<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<Calculs>
  <Informations_generales>
    <Logiciel>BEAMSTRESS</Logiciel>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Code>RCC-M</Code>
    <Contrainte_f_CODETI />
    <Type_materiau_EN13480>-1</Type_materiau_EN13480>
    <Type_verif_chevilles_ELS>ELS</Type_verif_chevilles_ELS>
    <Prescriptions_particulieres>True</Prescriptions_particulieres>
    <CISMA>False</CISMA>
    <Compression_sur_beton>True</Compression_sur_beton>
    <Coef_equivalence>15</Coef_equivalence>
    <Precision_lescouarch>5</Precision_lescouarch>
    <Algo_extraction_modale>2</Algo_extraction_modale>
    <Deformation_efforts_tranchants>True</Deformation_efforts_tranchants>
    <Analyse_modale>False</Analyse_modale>
    <Nombre_modes>10</Nombre_modes>
    <Type_verif_boulons>RCC-M juin 2007</Type_verif_boulons>
    <Automatic_mass>False</Automatic_mass>
    <Frequence_AMP>33</Frequence_AMP>
    <Base_profile>OTUA</Base_profile>
    <Inertie_rotationnelle>True</Inertie_rotationnelle>
    <Critere_algo3>Fréquence limite</Critere_algo3>
    <Frequence_algo3>33</Frequence_algo3>
  </Informations_generales>
  <Tableau_noeuds>
    <Nombre_noeuds>13</Nombre_noeuds>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>1</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>0</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>0</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>2</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>0</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>70</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>3</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>0</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>140</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>4</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>70</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>140</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>5</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>140</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>140</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>6</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>140</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>70</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>7</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>140</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>0</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>8</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>70</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>0</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>9</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>25</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>70</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>10</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>70</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>115</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>11</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>115</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>70</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>12</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>70</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>25</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Libre</Type_appui>
      <Normale_platine />
      <Sens_traction>False</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 0</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre />
      <Distance_bord_libre> 0</Distance_bord_libre>
      <l> 0</l>
      <h> 0</h>
      <a> 0</a>
      <b> 0</b>
      <Epaisseur> 0</Epaisseur>
      <Type_chevilles />
      <Beton_fissure />
      <Durete_beton />
      <Profondeur_beton> 0</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>0</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
    <Noeud>
      <Numero_noeud>13</Numero_noeud>
      <CoordonneeX>0</CoordonneeX>
      <CoordonneeY>140</CoordonneeY>
      <CoordonneeZ>-500</CoordonneeZ>
      <Type_appui>Encastrement</Type_appui>
      <Normale_platine>Z</Normale_platine>
      <Sens_traction>True</Sens_traction>
      <Nombre_chevilles> 4</Nombre_chevilles>
      <Axe_chevilles />
      <Axe_bord_libre>Aucun</Axe_bord_libre>
      <Distance_bord_libre> 10000000</Distance_bord_libre>
      <l> 400</l>
      <h> 400</h>
      <a> 250</a>
      <b> 250</b>
      <Epaisseur> 15</Epaisseur>
      <Type_chevilles>SPIT TRIGA Z M12</Type_chevilles>
      <Beton_fissure>Fissuré</Beton_fissure>
      <Durete_beton>35 MPa</Durete_beton>
      <Profondeur_beton> 500</Profondeur_beton>
      <Carre_incertitude>50</Carre_incertitude>
      <type_etrier />
      <sens_arrachement_etrier />
      <niveau_RCCM_etrier />
      <axe_tuyauterie />
      <etrier_axial_normal>0</etrier_axial_normal>
      <etrier_cisaillement_normal>0</etrier_cisaillement_normal>
      <etrier_arrachement_normal>0</etrier_arrachement_normal>
      <etrier_axial_exceptionnel>0</etrier_axial_exceptionnel>
      <etrier_cisaillement_exceptionnel>0</etrier_cisaillement_exceptionnel>
      <etrier_arrachement_exceptionnel>0</etrier_arrachement_exceptionnel>
    </Noeud>
  </Tableau_noeuds>
  <Tableau_barres>
    <Nombre_barres>13</Nombre_barres>
    <Barre>
      <Numero_barre> 1</Numero_barre>
      <Noeud1> 1</Noeud1>
      <Noeud2> 2</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 2</Numero_barre>
      <Noeud1> 2</Noeud1>
      <Noeud2> 3</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 3</Numero_barre>
      <Noeud1> 3</Noeud1>
      <Noeud2> 4</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 4</Numero_barre>
      <Noeud1> 4</Noeud1>
      <Noeud2> 5</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 5</Numero_barre>
      <Noeud1> 5</Noeud1>
      <Noeud2> 6</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 6</Numero_barre>
      <Noeud1> 6</Noeud1>
      <Noeud2> 7</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 7</Numero_barre>
      <Noeud1> 7</Noeud1>
      <Noeud2> 8</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 8</Numero_barre>
      <Noeud1> 8</Noeud1>
      <Noeud2> 1</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 70</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 70</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 70</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 9</Numero_barre>
      <Noeud1> 2</Noeud1>
      <Noeud2> 9</Noeud2>
      <Profile>RIGIDE</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>RIGIDE</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 25</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 25</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 25</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 10</Numero_barre>
      <Noeud1> 4</Noeud1>
      <Noeud2> 10</Noeud2>
      <Profile>RIGIDE</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>RIGIDE</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 25</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 25</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 25</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 11</Numero_barre>
      <Noeud1> 6</Noeud1>
      <Noeud2> 11</Noeud2>
      <Profile>RIGIDE</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>RIGIDE</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 25</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 25</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 25</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 12</Numero_barre>
      <Noeud1> 8</Noeud1>
      <Noeud2> 12</Noeud2>
      <Profile>RIGIDE</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>RIGIDE</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 25</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 25</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 25</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage />
      <Nombre2> 0</Nombre2>
      <Normale2 />
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 0</a2>
      <b2> 0</b2>
      <Apotheme2> 0</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 0</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
    <Barre>
      <Numero_barre> 13</Numero_barre>
      <Noeud1> 7</Noeud1>
      <Noeud2> 13</Noeud2>
      <Profile>REC_50x5</Profile>
      <Liaisons>Enc-Enc</Liaisons>
      <Materiau>ACIER</Materiau>
      <Angle> 0</Angle>
      <Longueur_flambement_Y> 500</Longueur_flambement_Y>
      <Longueur_flambement_Z> 500</Longueur_flambement_Z>
      <Longueur_deversement> 500</Longueur_deversement>
      <Modele_deversement>Aucun-déversement</Modele_deversement>
      <Auto_longueur>True</Auto_longueur>
      <Type1_assemblage />
      <Nombre1> 0</Nombre1>
      <Normale1 />
      <Orientation1 />
      <l1> 0</l1>
      <h1> 0</h1>
      <a1> 0</a1>
      <b1> 0</b1>
      <Apotheme1> 0</Apotheme1>
      <Contrainte_admissible_soudure1> 0</Contrainte_admissible_soudure1>
      <Contrainte_admissible_T_boulons1> 0</Contrainte_admissible_T_boulons1>
      <Contrainte_admissible_C_boulons1> 0</Contrainte_admissible_C_boulons1>
      <Diametre_boulons1 />
      <Type2_assemblage>Soudures</Type2_assemblage>
      <Nombre2> 4</Nombre2>
      <Normale2>Z</Normale2>
      <Orientation2 />
      <l2> 0</l2>
      <h2> 0</h2>
      <a2> 50</a2>
      <b2> 50</b2>
      <Apotheme2> 3</Apotheme2>
      <Contrainte_admissible_soudure2> 125</Contrainte_admissible_soudure2>
      <Contrainte_admissible_T_boulons2> 0</Contrainte_admissible_T_boulons2>
      <Contrainte_admissible_C_boulons2> 0</Contrainte_admissible_C_boulons2>
      <Diametre_boulons2 />
    </Barre>
  </Tableau_barres>
  <Tableau_chargements>
    <Nombre_chargements>16</Nombre_chargements>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 1</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fy-Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>9</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY>-213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 2</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fy-Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>9</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY>-213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 3</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fy+Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>11</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY> 213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 4</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fy+Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>11</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY> 213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 5</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fz-Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>12</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ>-2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 6</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fz-Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>12</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ>-2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 7</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fz+Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>10</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 8</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Normal_Fz+Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>10</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>0AB</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 9</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fy-Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>9</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY>-213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 10</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fy-Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>9</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY>-213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 11</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fy+Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>11</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY> 213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 12</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fy+Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>11</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 63.9</ComposanteX>
      <ComposanteY> 213</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 0</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 13</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fz-Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>12</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ>-2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 14</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fz-Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>12</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ>-2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 15</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fz+Fx-</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>10</Localisation_chargement>
      <ComposanteX>-643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
    <Chargement>
      <Numero_chargement> 16</Numero_chargement>
      <Nom_chargement>Exceptionnel_Fz+Fx+</Nom_chargement>
      <Type_chargement>Nodal</Type_chargement>
      <Localisation_chargement>10</Localisation_chargement>
      <ComposanteX> 643.2</ComposanteX>
      <ComposanteY> 0</ComposanteY>
      <ComposanteZ> 2144</ComposanteZ>
      <ComposanteMX> 0</ComposanteMX>
      <ComposanteMY> 0</ComposanteMY>
      <ComposanteMZ> 0</ComposanteMZ>
      <Niveau_chargement>C</Niveau_chargement>
    </Chargement>
  </Tableau_chargements>
  <Tableau_combinaisons>
    <Nombre_combinaisons>16</Nombre_combinaisons>
    <Nombre_colonnes_combinaisons>8</Nombre_colonnes_combinaisons>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>101</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_+++</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>4</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>8</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>102</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_++-</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>4</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>6</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>103</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_+-+</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>2</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>8</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>104</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_-++</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>3</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>7</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>105</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_+--</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>2</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>6</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>106</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_--+</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>7</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>107</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_-+-</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>3</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>5</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>108</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Normal_---</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>5</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>0AB</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>201</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_+++</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>12</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>16</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>202</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_++-</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>12</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>14</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>203</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_+-+</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>10</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>16</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>204</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_-++</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>11</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>15</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>205</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_+--</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>10</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>14</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>206</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_--+</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>9</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>15</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>207</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_-+-</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>11</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>13</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
    <Combinaison>
      <Numero_combinaison>208</Numero_combinaison>
      <Nom_combinaison>Exceptionnel_---</Nom_combinaison>
      <Description_combinaison>9</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>13</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>1</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>Linéaire</Description_combinaison>
      <Description_combinaison>C</Description_combinaison>
    </Combinaison>
  </Tableau_combinaisons>
  <Tableau_masses>
    <Nombre_masses>0</Nombre_masses>
  </Tableau_masses>
  <Spectres>
    <Entrees_spectres>0</Entrees_spectres>
    <Type_limite_souple />
    <Frequence_ZPA>0</Frequence_ZPA>
    <Nombre_modes_souples>0</Nombre_modes_souples>
    <Interpolation>Linéaire</Interpolation>
    <Cumul_modes>CQC algébrique</Cumul_modes>
    <LOF>True</LOF>
  </Spectres>
  <Parametres_graphiques>
    <Taille_police>8</Taille_police>
    <Deplacement_camera>100</Deplacement_camera>
    <Zoom_deformee>10</Zoom_deformee>
    <Diametre_chargement>2.43</Diametre_chargement>
    <Taille_chargement>81</Taille_chargement>
    <Taille_blocage>20</Taille_blocage>
    <Rayon_cheville>20</Rayon_cheville>
    <Tuy_coordX1>0</Tuy_coordX1>
    <Tuy_coordY1>70</Tuy_coordY1>
    <Tuy_coordZ1>70</Tuy_coordZ1>
    <Tuy_diametre1>88.9</Tuy_diametre1>
    <Tuy_direction1>X</Tuy_direction1>
    <Tuy_coordX2>0</Tuy_coordX2>
    <Tuy_coordY2>0</Tuy_coordY2>
    <Tuy_coordZ2>0</Tuy_coordZ2>
    <Tuy_diametre2>0</Tuy_diametre2>
    <Tuy_direction2 />
    <Tuy_coordX3>0</Tuy_coordX3>
    <Tuy_coordY3>0</Tuy_coordY3>
    <Tuy_coordZ3>0</Tuy_coordZ3>
    <Tuy_diametre3>0</Tuy_diametre3>
    <Tuy_direction3 />
    <Dessin_tuyauterie>False</Dessin_tuyauterie>
  </Parametres_graphiques>
  <Caracteristiques_materiaux>
    <Nombre_materiaux>2</Nombre_materiaux>
    <Liste_Materiau>
      <Nom_materiau>ACIER</Nom_materiau>
      <Module_Young_materiau>210000</Module_Young_materiau>
      <Masse_volumique>7850</Masse_volumique>
      <Coefficient_Poisson>0.300003714296327</Coefficient_Poisson>
      <Limite_elastique>235</Limite_elastique>
      <Limite_rupture>340</Limite_rupture>
      <Contrainte_admissible_S>85</Contrainte_admissible_S>
    </Liste_Materiau>
    <Liste_Materiau>
      <Nom_materiau>RIGIDE</Nom_materiau>
      <Module_Young_materiau>210000</Module_Young_materiau>
      <Masse_volumique>0</Masse_volumique>
      <Coefficient_Poisson>0.300003714296327</Coefficient_Poisson>
      <Limite_elastique>235</Limite_elastique>
      <Limite_rupture>340</Limite_rupture>
      <Contrainte_admissible_S>85</Contrainte_admissible_S>
    </Liste_Materiau>
  </Caracteristiques_materiaux>
  <Caracteristiques_profiles>
    <Nombre_profiles>2</Nombre_profiles>
    <Liste_Profile>
      <Nom_profile>REC_50x5</Nom_profile>
      <Code_image>40</Code_image>
      <Dim_h>50</Dim_h>
      <Dim_b>50</Dim_b>
      <Dim_a>5</Dim_a>
      <Dim_e>5</Dim_e>
      <d>0</d>
      <Section>900</Section>
      <Section_reduiteY>500</Section_reduiteY>
      <Section_reduiteZ>500</Section_reduiteZ>
      <Facteur_cisaillementY>416.67</Facteur_cisaillementY>
      <Facteur_cisaillementZ>416.67</Facteur_cisaillementZ>
      <Inertie_torsion>45.56</Inertie_torsion>
      <Inertie_flexionY>30.75</Inertie_flexionY>
      <Inertie_flexionZ>30.75</Inertie_flexionZ>
      <Module_torsion>20.25</Module_torsion>
      <Module_flexion_el_Y>12.3</Module_flexion_el_Y>
      <Module_flexion_el_Z>12.3</Module_flexion_el_Z>
      <Classe>1</Classe>
      <Module_flexion_pl_Y>15.25</Module_flexion_pl_Y>
      <Module_flexion_pl_Z>15.25</Module_flexion_pl_Z>
      <Inertie_gauchissement>0</Inertie_gauchissement>
    </Liste_Profile>
    <Liste_Profile>
      <Nom_profile>RIGIDE</Nom_profile>
      <Code_image>70</Code_image>
      <Dim_h>500000</Dim_h>
      <Dim_b>500000</Dim_b>
      <Dim_a>500000</Dim_a>
      <Dim_e>500000</Dim_e>
      <d>0</d>
      <Section>500000</Section>
      <Section_reduiteY>500000</Section_reduiteY>
      <Section_reduiteZ>500000</Section_reduiteZ>
      <Facteur_cisaillementY>500000</Facteur_cisaillementY>
      <Facteur_cisaillementZ>500000</Facteur_cisaillementZ>
      <Inertie_torsion>5000000</Inertie_torsion>
      <Inertie_flexionY>5000000</Inertie_flexionY>
      <Inertie_flexionZ>5000000</Inertie_flexionZ>
      <Module_torsion>500000</Module_torsion>
      <Module_flexion_el_Y>500000</Module_flexion_el_Y>
      <Module_flexion_el_Z>500000</Module_flexion_el_Z>
      <Classe>1</Classe>
      <Module_flexion_pl_Y>500000</Module_flexion_pl_Y>
      <Module_flexion_pl_Z>500000</Module_flexion_pl_Z>
      <Inertie_gauchissement>500000</Inertie_gauchissement>
    </Liste_Profile>
  </Caracteristiques_profiles>
  <Caracteristiques_appuis>
    <Nombre_appuis>1</Nombre_appuis>
    <Liste_Appui>
      <Nom_appui>Encastrement</Nom_appui>
      <BlocageDX>True</BlocageDX>
      <BlocageDY>True</BlocageDY>
      <BlocageDZ>True</BlocageDZ>
      <BlocageRX>True</BlocageRX>
      <BlocageRY>True</BlocageRY>
      <BlocageRZ>True</BlocageRZ>
      <RaideurDX>0</RaideurDX>
      <RaideurDY>0</RaideurDY>
      <RaideurDZ>0</RaideurDZ>
      <RaideurRX>0</RaideurRX>
      <RaideurRY>0</RaideurRY>
      <RaideurRZ>0</RaideurRZ>
    </Liste_Appui>
  </Caracteristiques_appuis>
  <Caracteristiques_chevilles>
    <Nombre_chevilles>1</Nombre_chevilles>
    <Liste_Cheville>
      <Nom_cheville>SPIT TRIGA Z M12</Nom_cheville>
      <Nrks>67000</Nrks>
      <Gamma_ms_t>1.5</Gamma_ms_t>
      <Nrkp>100000000</Nrkp>
      <Psic>1.22</Psic>
      <Gamma_mp_t>1.5</Gamma_mp_t>
      <hef>80</hef>
      <Scrn>240</Scrn>
      <Ccrn>120</Ccrn>
      <Scrsp>300</Scrsp>
      <Ccrsp>150</Ccrsp>
      <Gamma_msp_t>1.5</Gamma_msp_t>
      <TELS>12300</TELS>
      <Vrks>72700</Vrks>
      <Gamma_ms_c>1.25</Gamma_ms_c>
      <k>2</k>
      <Gamma_mcp_c>1.5</Gamma_mcp_c>
      <lf>80</lf>
      <dnom>17.5</dnom>
      <Gamma_mc_c>1.5</Gamma_mc_c>
      <CELS>41500</CELS>
    </Liste_Cheville>
  </Caracteristiques_chevilles>
</Calculs>